$VAR1 = {
          'ArchiveMessageLimit' => '1000',
          'ArchiveSizeLimit' => '20M',
          'Charset' => 'windows-1251',
          'CheckCharset' => 'NO',
          'CleanupPeriod' => '1d',
          'Confirmation' => 'YES',
          'CoolOffPeriod' => '6h',
          'DigestHeader' => '        ^E Digest #^X\\e',
          'DigestMessageLimit' => '100',
          'DigestSizeLimit' => '100K',
          'DigestSubject' => '^N Digest #^X',
          'Distribution' => 'feed',
          'FailureNotification' => 'YES',
          'FatalWeight' => '10000',
          'FeedHeader' => '',
          'FeedPrefixMode' => 'NO',
          'FirstModerated' => '0',
          'Format' => 'anything',
          'HideFromAddress' => 'NO',
          'KeepToAndCc' => 'remove',
          'ListFields' => '*auto*',
          'LogLevel' => '0',
          'MaxBounces' => '5',
          'Owner' => 'support',
          'OwnerCheck' => 'Authentication',
          'Postings' => 'from owner only',
          'RealName' => '',
          'Reply' => 'to List',
          'SaveReports' => 'unprocessed',
          'SaveRequests' => 'no',
          'SizeLimit' => '30K',
          'Store' => 'NO',
          'Subscribe' => 'nobody',
          'SupplFields' => [],
          'TOCLine' => '^X02) ^S80\\e    by ^F',
          'TillConfirmed' => 'NO',
          'UnsubBouncedPeriod' => '7d',
        };
